好博体育

搜索
地图 手机站移动端

Haili

新闻中心

当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻

集团公司召开2015年度工作总结大会

发布日期:2016-01-29 发布人: 原创 浏览次数:6083
  2016年1月22日,集团公司隆重召开2015年度工作总结暨2016年度工作安排大会,会议由集团公司总经理刘卫东主持,公司中层以上干部、各分子公司主要负责人及员工代表共160余人出席了本次会议。

  董事长王晓光向大会作了2015年度工作报告,从八个方面对好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站集团2015年的工作进行了认真回顾与总结,客观分析了企业存在的问题和面临的形势,全面部署了好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站集团2016年生产经营目标和发展思路,号召公司全体员工在新的一年以更奋进的态度、更饱满的热情开创发展新局面。

  省派监事会巢宏主席出席会议并发表重要讲话,高度肯定了好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站集团在2015年各项工作中所取得的成绩,希望好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站集团进一步明确发展目标,坚持科技发展战略,推动公司又好又快发展。
0731-85357800