好博体育

搜索
地图 手机站移动端

Haili

新闻中心

当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻

省国资委巡视员卢光祖来好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站常德公司督查疫情防控与复工复产工作

发布日期:2020-03-27 发布人: 原创 浏览次数:8606
  3月11日上午,省国资委巡视员卢光祖(上图中)来到好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站常德公司督查疫情防控与复工复产工作。
  卢光祖来到好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站常德公司总排污口现场察看和询问了公司污水处理与排放情况,听取了常德公司党委书记、董事长乔广玉关于公司复工复产、疫情防控、安全环保等工作情况的汇报。他充分肯定了好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站常德公司在安全生产和人员稳定等方面所取得的成绩,指出好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站公司是第一家主动请缨生产疫情防控物资的国有企业,高度赞扬了好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站公司为防疫工作所做出的贡献,并提出了以下几点要求:一是疫情防控工作还没有取得胜利,要毫不松懈、一如既往地继续维持好当前的防疫工作,特别是在涉外合作事务中,要加强与境外人员接触的管理,防止出现输入病例;二是加强安全、环保管理,确保废气、废水处理达标合规排放、废渣合规处置,特别要注意强化氯气钢瓶使用管理、做好水杨腈生产废气无组织排放管控,避免产生异味;三是要科学组织、抓实生产,确保完成全年生产任务,达成各项生产经营经济指标;四是要高度重视和扎实做好中央环保督查迎检相关准备工作,确保生产运行符合中央环保督查要求。
  省国资委安全维稳处处长彭兴华、好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站集团党委副书记、总经理肖志勇、好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站股份公司副总经理游剑飞等陪同督查。

0731-85357800