好博体育

搜索
地图 手机站移动端

Haili

新闻中心

当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻

战疫情 谋发展 加快推进重点项目建设

发布日期:2020-03-27 发布人: 原创 浏览次数:11714
  平整宽广的工地上机器轰鸣,一栋栋建筑拔地而起,戴着安全帽和口罩的工人们在钢筋水泥之间忙碌的穿梭,这是近日在好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站贵溪新区建设现场看到的景象。
  受疫情影响,公司建设项目春节后复工面临诸多困难,在疫情的大考大战中,公司一面落实疫情防控不放松,一面加快重点项目推进,力争抢占先机。项目复工后,公司立即启动重点项目周报沟通机制,由董事长、总经理亲自协调调度,通过网络视频会议等形式,及时了解项目建设中存在的问题和困难,全力调集资源解决问题,督导项目进度,目前,公司各重点项目建设有力有序,以“起步就是冲刺、开局就是决战”的干事态度掀起施工高潮。
  好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站贵溪公司项目部积极和园区沟通,落实防疫措施,于2月17日正式复工,成为园区内批准复工复产的第一家企业。项目二标段原定于3月13日开标,因受疫情影响拟被延后至4月8日。因该标段包含生产车间等主要生产装置,势必影响整个项目进度。项目部通过与政府部门沟通和争。标段的开标时间仍维持原时间不变。复工后,工地上成立了疫情防控小组,制定了应急预案,准备好充足的防疫物质,做好疫情监测工作。同时,采取增加施工人员和延长作业时间等办法,合理调整施工进度计划,通过多种渠道保障原材料供应,确保项目建设马不停蹄。
  宁夏中卫新区项目组努力克服异地隔离等不利因素影响,通过完善沟通协调机制,加强要素保障,运用信息化手段,实现信息共享和互联互通,确保疫情期间项目建设不降速。至目前,宁夏中卫新区建设项目正在开展安评、环评等前期工作,设计工作紧锣密鼓进行当中。研究院合成楼实验室改造项目复工后立即赴湘潭等地调研主要设备设施价格,核实预算费用,即将进入招投标阶段。常德公司主动作为,疫情期间组织次氯酸钠装置改造,生产84消毒液九百多吨,为全省抗疫发挥了重要作用,体现了一个负责任国企的担当......
  关山万千重,山高人为峰。项目建设是企业发展的根本动力,面对疫情防控和项目实施的艰巨任务,好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站的项目建设者们紧盯进度目标任务,争取把落下的功课补回来,把耽误的时间抢回来,在大战中践行着初心使命,在大考中交出了合格的答卷,为公司高质量发展增添了强劲动力。
0731-85357800