好博体育

搜索
地图 手机站移动端

Haili

新闻中心

当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻

鹰潭市市长张子建来好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站贵溪公司检查指导安全生产工作

发布日期:2022-04-14 发布人: 原创 浏览次数:9583

2022年411日,鹰潭市市长张子建、副市长苏建军、贵溪市市长潘磊、常务副市长黄建军及两级市应急管理局等领导一行来到贵溪公司检查指导安全生产工作。


张市长对贵溪公司生产经营及企业安全主体责任落实情况进行了详细了解,党委书记、董事长刘凌波就公司历史、生产经营、安全管理、体系建设、十四五发展目标等工作作了细致汇报。

张市长认为,好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站贵溪公司决策运营深思远虑,生产管理规范有序,创新思维积极进。幕ㄉ璺岣欢嗖,发展前景一片广阔。张市长强调:好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站贵溪公司作为市属国有企业和危险化学品生产企业,安全生产工作要坚决落实党中央、国务院、省、市关于安全生产工作的部署要求,牢固树立安全发展理念,压紧压实企业安全生产主体责任,要强化人人都是安全员责任意识,全面排查整治风险隐患,举一反三,做到安全生产警钟长鸣、常抓不懈,在市属化工行业领域中起带头、标杆作用。张市长指出,安全生产工作要明确目标导向,坚守安全底线,实施清单推进,强化责任担当,建立制度保障,实现目标落地,积极开展全员安全教育,提高员工安全意识,真正把安全责任落实到每个人和每个环节,确保万无一失。


好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站贵溪公司党委副书记、总经理伍海波,副总经理涂小妹等陪同检查指导。

0731-85357800