好博体育

搜索
地图 手机站移动端

Haili

新闻中心

当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻

宁夏好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站公司开展危险化学品泄漏事故应急演练

发布日期:2025-04-23 发布人: 宁夏好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站公司 浏览次数:362
       为切实提高员工应对危险化学品突发事故的应急处置能力,4月14-15日,宁夏好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站公司集中组织开展了一甲胺、液氯和异酯泄漏事故三场专项应急演练,共有100余名员工参与演练。



       演练前,宁夏好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站公司组织制定了详细的方案和脚本,三次演练均模拟危险化学品泄漏应急场景,泄漏物料挥发形成可燃有毒气体,并有向周边区域扩散的风险,持续的泄漏极有可能危及现场人员生命安全及周边环境安全。不同之处在于,两次专项演练考虑到夜间事故的特殊性,在演练方案中重点明确了发电应急照明设备的应用。此次演练公司高度重视,前期严格演练方案评审,明确人员职责任务,细化演练流程,开展桌面演练培训,明晰注意事项,确保演练取得效果。



       演练中,发现危化品泄漏后,班长和外操人员立即赶往现场检查确认,开展应急倒罐作业,并向车间主任报告,车间主任向调度报告后,调度立即通知值班领导,值班领导接到报告后根据现场情况,迅速启动公司危化品泄漏事故应急预案,集合各应急小组,按照职责分工开展救援工作。疏散警戒组第一时间封锁现场,设置警戒区域,引导员工有序撤离;抢险救援组穿戴防化服和空呼,携带堵漏工具进入现场开展紧急堵漏作业,利用消防车喷雾水枪、消防喷淋等进行罐体降温、稀释有毒气体;医疗救护组对出现不适症状的员工进行紧急救治,及时送往医院检查治疗;环境监测组迅速对事故周边大气进行实时监测,密切关注环境变化,防止次生灾害发生。


       演练结束,演练总指挥及时召开总结评估会议,对演练进行全面点评,充分肯定了各小组在演练中的反应和协作能力,同时也指出了演练过程存在脚本衔接不够流畅、参演人员应急灵活度不足、抢险救援人员穿戴防护用品速度较慢、雾状水喷射方向有误等问题。针对问题,要求各应急小组要认真总结经验教训,固定公司级应急演练人员,加强应急培训和实操演练,不断提升应急处置能力。


       为期两天的应急演练不仅检验宁夏好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站公司应急演练方案的可行性和有效性,提高了员工在危险化学品事故中的应急处置能力和自我保护意识,也进一步强化了公司各应急小组成员之间的协同作战能力。下一步,宁夏好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站公司将以此次演练为契机,常态化开展应急演练和消防拉练,不断完善各项应急预案和脚本,为公司安全生产筑牢坚实防线。




0731-85357800