好博体育

搜索
地图 手机站移动端

Haili

新闻中心

当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻

盛茂林副省长到好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站常德公司调研督导安全生产工作

发布日期:2014-06-11 发布人: 原创 浏览次数:6121

  2014年6月11日上午,副省长盛茂林在省政府副秘书长、省安监局长邓立佳、常德市市长周德睿、常德经开区管委主任向绪彦等领导陪同下来到好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站常德公司,现场调研督导公司安全生产工作。



  盛茂林副省长一行到达常德公司后,立即深入车间生产现场。在异酯DCS控制室里,盛副省长详细询问了常德公司安全生产管理工作情况,公司董事长王晓光,常德公司董事长游剑飞分别进行了解答,盛副省长对好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站常德公司坚持安全生产“四大三基”,采用先进的自动化装置,提高装置本质安全,实现安全事故零发生,安全生产形势保持稳定,给予了高度评价。

  盛副省长指出,企业要发展,必须注重安全,安全责任的主体在于企业,安全督导的职能在于政府部门,企业和政府要共同贯彻落实习近平总书记的“安全红线”指示精神,人命关天,发展企业决不能以牺牲员工的生命为代价。盛副省长要求,企业要严抓安全生产责任制,把各项安全管理工作落到实处,要大力树立全员安全意识,加强对新员工的安全教育,严格安全操作规程,要切实提升员工安全能力,实现员工从“被动抓安全”到“我要抓安全”,把全面落实安全生产责任制变成广大员工的自觉行为,只有这样,企业才能实现安全发展,科学发展。

  临行前,盛副省长称赞好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站公司是省内知名的上市企业,创新能力强,科研技术突出,他希望公司进一步抓好企业自身的安全生产工作,努力实现企业科学、安全、可持续发展,为建设百年企业奠定基石。
0731-85357800