好博体育

搜索
地图 手机站移动端

Haili

新闻中心

当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻

好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站宁夏化工新材料项目建设隆重开工

发布日期:2022-03-01 发布人: 原创 浏览次数:10713

2月26日,宁夏自治区吴忠市青铜峡市工业园区的建设工地洋溢着一派热烈的气氛,吴忠市2022年第一批重大项目集中开工暨好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站化工新材料项目启动仪式隆重举行。


好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站宁夏化工新材料项目是好博体育推动实施“创新驱动、跨越发展”有效举措,也是公司“十四五”规划的重要建设项目。项目建设的落地将加快好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站调整产品结构,优化产业布局,增强企业核心竞争力,进一步实现高质量发展目标。该项目总投资10.36亿元,建设期限为2年,达产后将实现营收11.39亿元、净利润1.96亿元。

该项目负责人表示,好博体育将全力支持宁夏化工新材料项目建设,以高起点规划、高水平设计、高质量施工为标准,主动接受当地政府和相关行业主管部门的监督,积极协调解决项目建设中出现的困难和问题,齐心协力把项目建设成为青铜峡园区精品示范项目。

开工仪式在礼炮声和大家的欢呼声中圆满结束。开工仪式的顺利举行,极大地鼓舞了士气,为项目建设创造了良好的开端。


0731-85357800