好博体育

搜索
地图 手机站移动端

Haili

新闻中心

当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻

好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站常德公司召开2022年度党委班子民主生活会

发布日期:2023-03-20 发布人: 原创 浏览次数:6525

2023年3月20日下午,好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站常德公司召开2022年党委班子民主生活会,集团公司党委副书记李一辉、党群工作部副部长赵国安等领导一行到会指导,常德公司党委书记乔广玉主持会议。


会上,乔广玉报告了民主生活会会前准备情况和上年度党史学习教育专题民主生活会整改情况,并代表班子作料对照检查发言,班子发言紧紧围绕六个方面,查问题找差距,深刻剖析根源,并提出了下一步的努力方向和改进措施。随后党委班子成员逐一对照检查发言,其他班子成员提出批评意见,在批评与相互批评环节,党委班子成员坚持刀刃内向,大胆批评,既讲问题又讲原则,达到了统一思想,团结互助、共同提高的目的。

李一辉对民主生活作出点评,他指出这次民主生活会准备充分,主题鲜明,会议氛围严肃认真,达到了预期效果,是一次求真务实、富有成效的高质量民主生活会。同时他也指出不足之处,如批评和自我批评不够辣味、查找问题不够精准、对照检查和自我剖析不够深刻,整改措施还不够细化等。他对公司党委班子下一步工作提出了四点意见,一是要进一步强化理论武装,做到真学真信真用;二是要进一步强化问题导向,抓实问题整改;三是要进一步强化担当作为,促进高质发展;四是要进一步强化两个责任,夯实基层基础。

乔广玉代表党委班子做表态发言,他表示常德公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的二十大精神,扎实落实集团公司部署安排,确实把把责任扛肩上,任务放在心上,工作抓在手上,努力做好今年的各项工作;对民主生活会上提出的问题抓实整改,拉条挂账,逐一销号,确保条条有回音、件件有落实;公司党委班子将以此次民主生活会为契机,充分发挥领头雁作用,率先垂范,勇于担当,团结带领公司全体员工努力实现公司高质量发展。

常德公司领导班子成员、党群、人力、纪检负责人、支部书记代表、党员代表共20余人参加了此次民主生活会。

0731-85357800