好博体育

搜索
地图 手机站移动端

Haili

新闻中心

当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻

好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站常德公司召开五届七次职代会暨2023年度总结表彰大会

发布日期:2024-02-21 发布人: 原创 浏览次数:2566

春回大地,万象更新。2月20日上午,好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站常德公司在常德经开区大礼堂召开五届七次职代会暨2023年度总结表彰大会,好博体育董事长刘卫东,工会主席丁民等领导莅临会议,常德公司职工代表、班组长及以上管理人员共计221人参加了此次会议。


大会由常德公司工会主席吴庆飞主持。会议听取了常德公司党委书记、执行董事、总经理刘凌波《群策群力,笃定实干,奋力推进好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站常德公司高质量发展》的工作报告,党委委员、常务副总经理刘金桥作了2023年度公司安全生产和消防工作报告》和《2024年经济责任制编制情况说明》。

会议指出,2023年好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站常德公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实党的二十大精神,全面贯彻集团公司的决策部署,在农药行业下行、安环监管压力不断增强等形势下,紧紧依靠全体干部员工,上下一心,群策群力,迎难而上,砥砺前行,各项工作取得了较好成绩,呈现出稳中求进、进中创优的良好局面。

会议强调,2024年,公司面临的发展改革任务更重、挑战更大、形势更严。公司上下要积极行动起来, 紧紧围绕效益这个中心,以新发展理念统筹推进各项工作,瞄定生产经营目标,心往一处想,劲向一处使,奋勇克服前进中的一切困难,更好的实现企业增效员工增收的工作目标。

会议要求,要牢固树立“人安、家安、国安”的安全发展理念,统筹抓好安全环保工作,压实各级安全生产主体责任,持续推进双重预防机制体系建设和安全标准化班组建设,持续深化隐患排查治理长效机制,保障生产装置安全平稳运行。

大会表彰了2023年度4个先进集体、4个安全环保先进单位、1个先进分工会、6个先进班组、7个技术进步奖项目、3个合理化建议先进单位、71名五好员工、35名工会积极分子、10名安全环保先进个人和5名优秀通讯员。

   刘卫东充分肯定了好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站常德公司过去一年来所取得的成绩,他指出,好博体育要进一步解放思想,认清形势,重视不足,同时也要做到精准发力,狠抓落实,确保全年各项目标任务的圆满完成。他对常德公司的下一步工作提出三点要求,一是要坚持上下同心,全力完成全年生产任务;二是要以创建世界一流专精特新示范企业为契机,不断加强精益管理;三是要树立危机意识,牢牢守好安环底线,实现“平安、绿色、精益、创新”发展。

0731-85357800