好博体育

    • 搜索
    地图 手机站移动端

    Haili

    新闻中心

    当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻

      副省长黄关春来好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站常德公司检查调研安全生产工作

    发布日期:2016-07-13 发布人: 原创 浏览次数:6444

      2016年7月12日上午,省委常委、副省长、省政法委书记、省公安厅厅长黄关春深入公司下属生产企业—好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站常德公司,现场检查调研安全生产工作。省政府副秘书长张银桥、省政法委副书记范运田、省公安厅纪委书记周赛保、省安监局副局长罗德龙、常德市委书记王群、市长周德睿、市政法委书记何英平、秘书长黄清宇、副市长胡丘陵以及常德经开区相关负责人陪同调研。



      黄关春副省长一行到达好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站常德公司后,马不停蹄地赶赴车间生产现场。在常德公司生产区门卫处,领导们认真听取进入生产区安全注意事项,在应急器材室、多功能车间生产现场、新项目硫双威安装现场、生产车间DCS控制室,黄副省长一边仔细检查现场安全情况,一边详细询问了解公司安全生产经营管理工作情况,好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站公司董事长刘卫东,好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站常德公司董事长游剑飞分别进行了详细解答,黄副省长对常德公司狠抓安全生产责任制落实,全面贯彻《企业安全生产体系五落实五到位》,认真执行《化工企业保障生产安全十条规定》,提高装置本质安全,实现安全生产零事故,安全生产形势保持稳定,给予了高度评价与肯定。

      黄副省长指出,企业要发展,必须注重安全生产,落实安全责任,高度重视提高员工安全意识,加强应急救援演练,实现遇险科学施救,保障员工生命安全。

      他强调,安全无小事,企业一定要始终绷紧安全生产这根弦,扎实做好安全培训教育工作,切实提升员工安全素质,要严格抓好安全生产大排查大管控大整治行动,确保企业本质安全,实现安全发展,科学发展。

      好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站公司领导刘卫东、游剑飞、刘凌波、蒋彪等参加了本次调研。
    0731-85357800