好博体育

搜索
地图 手机站移动端

Haili

新闻中心

当前位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻

副省长戴道晋莅临好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站株洲公司检查调研安全生产工作

发布日期:2016-08-05 发布人: 原创 浏览次数:6211

  2016年7月28日下午,副省长戴道晋一行深入好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站株洲公司,现场检查调研安全生产工作。省政府副秘书长曹英华、省安委办主任、省安监局局长李大剑、株洲市委书记毛腾飞,省直部门有关负责人罗德龙、陈石祥、杨能,株洲市领导杨玉芳、周晓理及石峰区相关领导陪同调研。



  戴道晋副省长一行到达好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站株洲公司后,认真听取进入生产区安全注意事项。在生产车间现。鞲笔〕ぷ邢讣觳榱诉秽映导浼煨拮饕迪殖〉亩鹱饕灯敝た萸榭觯辉诙∠┛馇,他向库区巡检工作人员详细了解了丁烯库区的巡查方式和高温下的安全防范措施,同时还认真检查了公司危化品运输车辆台帐、资质和公司危化品的出入库记录等。戴副省长一边仔细检查,一边详细询问了解公司安全生产和经营管理工作情况,好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站公司董事长刘卫东,株洲公司总经理刘晚苟逐一进行了详细解答。戴副省长对株洲公司狠抓安全生产责任制落实和高温季节下的停产检修,安全举措到位,安全生产台帐清晰,表示充分肯定。

  戴副省长指出,企业要发展,必须注重安全生产,落实安全责任。规范安全操作程序,是对工人生命负责,不规范安全操作程序,是对工人生命的漠视。在谈及株洲公司被纳入清水塘地区整体搬迁改造范围时他强调,安全无小事,企业越是面临搬迁,人心浮动,越要注重安全工作,要时刻绷紧安全生产这根弦。检查结束后,戴副省长还应邀与公司员工合影留恋。

  好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站公司董事长刘卫东,好博(中国)体育智能科技股份有限公司网站株洲公司总经理刘晚苟等相关负责人参加本次调研。
0731-85357800